Force Field

cortex / interf.

Arc Node

left

Right

Movement

8’ - 30 mm

6’’

8’’ - 40 mm

8’’ - 50 mm

left / Head

5’’

4’’

3’’

Cortex / Interf.

2’’

1’’

0’’