9’’ - 30 mm

7’’

6’’

Force Field

cortex / interf.

Arc Node

left

Right

Movement

9’’ - 40 mm

9’’ - 50 mm

left / Head

5’’

4’’

3’’

Cortex / Interf.

2’’

1’’

0’’