1’’

3’’

Minimum Deviation Distance to Auto-Hit
AOE | Base Size
| Small | Medium | Large
3’’ | 2.09’’ | 2.29’’ | 2.48’’
4’’ | 2.59’’ | 2.79’’ | 2.98’’
5’’ | 3.09’’ | 3.29’’ | 3.48’’

4’’

2’’

7’’ - 120 mm

0’’

6’’ - 120 mm

5’’ - 120 mm